今年も残すところ1か月になりました。

今年も残すところ1か月になりました。
6月には､それいゆさんの右後脚にできた脂肪腫の摘出手術を受けました。
組織検査の結果は､悪性の脂肪肉腫とのことでしたが､僧帽弁不全症を抱えていますので再発した場合の再手術は難しく､漢方薬の服用とヒーリングによる再発防止に努めることになりました。
手術から半年が経過した現在､毎月の定期検診でも幸いにも再発は見られていませんので少し安心していますが､将来のことは分かりませんので､これからも食べものや生活環境などに気をつけて見守っていきたいと思っています。

写真は､わが家の小さなお庭をいつも訪問してくれている小さなお客様です。
家族の中では｢茶太郎君｣と呼んでいます。