それいゆさんの病気

今日は､心臓病を専門に診ておられる病院で､それいゆさんの心臓のエコー検査をしていただきました。
いつもお世話になっている病院の先生のご紹介で､先生も一緒に行って下さいましたので､安心しておまかせすることができました。

検査の結果は､僧帽弁不全症の初期段階とのことでした。
レントゲン写真に写っていた小さな粒々は､腫瘍ではないようでしたが､定期的な検査が必要であるとのことでした。
腹水が疑われていたところも､今のところ問題はありませんが､体重の増加に気をつけるように言われました。

処方していただいたお薬のおかげで､夜間の咳もほとんどなくなりました。
このお薬は病気の進行を抑えるお薬ですので､おそらく一生服用することになると思いますが､体調を考えながら回数や量を調節していこうと思っています。

皆様にはご心配をおかけいたしましたが､おかげさまで大きな病気ではありませんでしたので､家族もとても喜んでいます。
人間さんもそうですが､心臓病は早期発見早期治療が大切ですので､定期的な健康診断をお勧めします。

写真はリビングのお気に入りの椅子でくつろぐ小太郎君です。
小太郎君は､いつも優しくしてくれるそれいゆさんのことが大好きです。